Thermodynamik

ΔH = ΔU + pΔV

ΔH < 0 ⇒ Reaktion ist exotherm ΔG = ΔH − T ΔS ΔG < 0 ⇒ Reaktion ist möglich

ΔS =^{ΔH}_{ΔT} p · V = n · R · T Bombenkalorimeter: ΔH = ΔU + Δn · R · T Osmotischer Druck π π = n ·^{R·T}_V Standardbedingungen V = 22, 414l · n p_0 = 1013hpa T = 25^∘C

Redoxpotentiale

Li^+ + e^− → Li ⇒ E_0 =−3V Al^{3+} + 3e^− → Al ⇒ E_0 =−1.66V Zn^{2+} + 2e^− → Zn ⇒ E_0 =−0.76V H^+ + e^− → H ⇒ E_0 =±0V Cu^{2+} + 2e^− → Cu ⇒ E_0 =+0.35V Ag^+ + e^− → Ag ⇒ E_0 =+0.80V F_2 + 2e^− → 2F^−⇒ E_0 =+3V Nernst E_0 = E_{ox} − E_{red} E = E_0 +^{0,059}_n log K

pH- Werte pH + pOH = 14 pK_S + pK_B = 14 pH = − log H_3O^+ pOH = − log OH^−

Schwache Säure/Base: pH =^{pKs−lg CSäure}_2 ; K_S =^{c(H+)c(A−)}_{c(HA)} pH = 14 −^{pKb−lg CBase}_2 K_S =^{c(OH−)c(HB+)}_{c(B)} c(H^+) = c(A^−) oder c(OH^−) = c(HB^+)

Pufferlösung:

pH = pK_S ∩ C_{Säure} = C_{Base}

Mit Säure/Base: pH = pKs − log^{CSäure}_{CBase} pH = pKs − log^{CSäure±ΔC} C_{Base∓ΔC}

Arrhenius k = A · e^{− Ea}RT Boltzmann n ∝ e^{− Ekin}RT Gleichgewichtskonstante: A + B ⇀↽ C + D : K =^{c(C)·c(D)} c(A)·c(B) K =^{a(C)·a(D)} a(A)·a(B) K =^{p(C)·p(D)} p(A)·p(B) ΔG = −R · T · ln K; R · T = 207, 86275^J_{mol}

Löslichkeitsprodukt

L_p = c(C) · c(D), da c(A) ≈ c(B) = const

Naturkonstanten

R = 8, 31451^J_{mol K}

F = 9, 64853 · 10^{4 C}_{mol}